NAME		ODBCCGI
DESCRIPTION	'CorVu dbCGI for ODBC'
EXETYPE		WINDOWS
CODE		PRELOAD
DATA		PRELOAD MULTIPLE
HEAPSIZE	8192
STACKSIZE	16384

